1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

6 5 4 3 2 1

D

C

B

A

Title

Number Revision

Size

B

Date: 12-May-2002 Sheet of

File: D:\Usuarios\Geovany\Embedded\Projetos\Pessoal\Lirmm\EmbeddedCam\EmbeddedCam.ddb Drawn By:

N.C. 1

N.C. 2 nIRQ_nCC 3 nROW 4

AVDD 5

AGND 6

GND 7

CLK 8

VDD 9

TxD 10

RxD 11

AGND

14GND

15VDD

16AVDD

17NC18NC19AGND

20NC21NC22

DATA0 23 DATA1 24

TCLK

12DRDY 13

DATA2 25 AGND 26 DATA3 27 AVDD 28

AGND 30 DATA4 31 DATA5 32 DATA6 33

DATA7

34DATA8

35DATA9

36VDD

37AVDD

38nSTBY

39nRST

40AGND

41PVDD

42IMODE

43nFRAME_nSYNC 44

GND 29

U1A

HDSC1000

VCC_3.3v

GND 1

Vout 2 Vin 3

U2

LM1117-3.3

C1

10uF

C2

10uF

C3

100nF

D1

1N4002

Tantalum Tantalum

VCC_ANALOG_3.3v

1

Vout 2 Vin 3

U3

LM1117-3.3

C4

10uF

C5

10uF

C6

100nF

D2

1N4002

Tantalum Tantalum

GND_ANALOG

Star ground

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

CN1

Interface Conector

GND_ANALOG

GND_ANALOG

GND_ANALOG

GND_ANALOG

GND_ANALOG

GND_ANALOG

VCC_ANALOG_3.3v

VCC_ANALOG_3.3v

VCC_ANALOG_3.3v

VCC_ANALOG_3.3v

VCC_ANALOG_3.3v

OC 1

C 11

1D 2

1Q 19

2D 3

2Q 18

3D 4

3Q 17

4D 5

4Q 16

5D 6

5Q 15

6D 7

6Q 14

7D 8

7Q 13

8D 9

8Q 12

U4 74VHC573

G1 1

A1 2

A2 3

A3 4

A4 5

A5 6

A6 7

A7 8

A8 9 Y8 11 Y7 12 Y6 13 Y5 14 Y4 15 Y3 16 Y2 17 Y1 18 G2 19

U5 74VHC541

VCC_3.3v

VCC_3.3v

VCC_3.3v

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

DRDY

TCLK

RxD

TxD

CLK

nROW

nIRQ_nCC

nFRAME_nSYNC

nRST

nSTBY nRST

CLK nSTBY

TCLK

RxD

TxD

G1 1

A1 2

A2 3

A3 4

A4 5

A5 6

A6 7

A7 8

A8 9 Y8 11 Y7 12 Y6 13 Y5 14 Y4 15 Y3 16 Y2 17 Y1 18 G2 19

U6 74VHC541

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

IMODE

IMODE nFRAME_nSYNC

DRDY nROW nIRQ_nCC

Embedded CMOS Camera Interface

BD0

BD1

BD2

BD3

BD4

BD5

BD6

BD7

BD0

BD1

BD2

BD3

BD4

BD5

BD6

BD7

BD0

BD1

BD2

BD3

BD4

BD5

BD6

BD7

A 2

B 3

E 1

Y0 4

Y1 5

Y2 6

Y3 7

U7A

74VHC139

A 14

B 13

E 15

Y0 12

Y1 11

Y2 10

Y3 9

U7B

74VHC139

BD0

BD1

BD2

BD3

BD4

BD5

BD6

BD7

/BCS /BWR

/BRD

BA0